<template>
  <div class="draught-fan-list">
    <div class="query mg-b-8">
      <div class="query-items">
        <div class="query-item">
          <div class="lable">风场：</div>
          <div class="search-input">
            <el-select v-model="wpId" clearable placeholder="请选择" popper-class="select" @change="getWtArray">
              <el-option v-for="item in wpArray" :key="item.id" :value="item.id" :label="item.name" />
            </el-select>
          </div>
        </div>
        <div class="query-item">
          <div class="lable">风机：</div>
          <div class="search-input">
            <el-select v-model="wtId" clearable placeholder="请选择" popper-class="select">
              <el-option v-for="item in wtArray" :key="item.id" :value="item.id" :label="item.name" />
            </el-select>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="query-actions">
        <button class="btn green" @click="search()">查询</button>
      </div>
    </div>
    <div class="df-table">
      <ComTable height="78vh" :data="tableData"></ComTable>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import ComTable from "@com/coms/table/table.vue";
export default {
  // 名称
  name: "cutAnalyse",

  // 使用组件
  components: {
    ComTable
  },

  // 数据
  data () {
    const that = this;
    return {
      wpArray: [],
      wpId: "",
      wtArray: [],
      wtId: "",
      tableData: {
        column: [
          // {
          //   name: "风机编号",
          //   field: "wtnum",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "所属风电场",
          //   field: "ownerwf",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "所属工程",
          //   field: "ownerproject",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "所属线路",
          //   field: "ownerline",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "编号",
          //   field: "wtwfnum",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "编号",
          //   field: "wtgridnum",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          {
            name: "供应商",
            field: "vendor",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          {
            name: "型号",
            field: "model",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          {
            name: "额定功率",
            field: "ratedpower",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          {
            name: "额定风速",
            field: "ratedwinspe",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          {
            name: "额定电压",
            field: "ratedvoltage",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          {
            name: "额定转速",
            field: "ratedrev",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          {
            name: "切入风速",
            field: "cutinwinspe",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          {
            name: "切出风速",
            field: "cutoutwinspe",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          {
            name: "生存风速",
            field: "maxwinspe",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          // {
          //   name: "最低温度",
          //   field: "lowertemp",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "最高温度",
          //   field: "hightemp",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "最低转速",
          //   field: "lowerrev",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "最高转速",
          //   field: "highrev",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "风轮直径",
          //   field: "roterdiameter",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          // },
          // {
          //   name: "月大风切入合格率",
          //   field: "monthinputbigratio",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "轮毂高度",
          //   field: "hubheight",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "出厂日期",
          //   field: "releasedate",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          {
            name: "吊装日期",
            field: "installdate",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          // {
          //   name: "调试日期",
          //   field: "testdate",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "投运日期",
          //   field: "opdate",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          // {
          //   name: "位置",
          //   field: "location",
          //   is_num: false,
          //   is_light: false,
          //   sortable: true
          // },
          {
            name: "风机位置",
            field: "wflocation",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          },
          {
            name: "风机ID",
            field: "wtid",
            is_num: false,
            is_light: false,
            sortable: true
          }
        ],
        data: [],
      }
    };
  },

  // 函数
  methods: {
    // 获取风场
    getWpArray () {
      let that = this;
      that.API.requestData({
        method: "GET",
        subUrl: "powercompare/windfarmAjax",
        success (res) {
          that.wpArray = res.data;
          that.wpId = that.wpId || res.data[0].id;
          that.getWtArray(that.wpId, true);
        }
      });
    },

    // 获取风机
    getWtArray (wpId, keepRequest) {
      let that = this;
      if (wpId) {
        that.API.requestData({
          method: "GET",
          subUrl: "powercompare/windturbineAjax",
          data: {
            wpId
          },
          success (res) {
            that.wtArray = res.data;
            const findRes = res.data.some(ele => {
              return ele.id === that.wtId;
            });
            that.wtId = (findRes ? that.wtId : res.data[0].id);
            that.getTableData();
          }
        });
      } else {
        that.wtArray = [];
        that.wtId = "";
      }
    },

    getTableData () {
      let that = this;
      if (!that.wpId) {
        that.BASE.showMsg({
          msg: "场站与日期不可为空"
        });
      } else {
        that.API.requestData({
          method: "GET",
          baseURL:"http://192.168.10.18:9988/",
          subUrl: "windturbine/list",
          data: {
            wtid:that.wtId
          },
          success (res) {
            res.data.forEach(ele => {
              ele.installdate = new Date(ele.installdate).formatDate("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
              ele.opdate = new Date(ele.opdate).formatDate("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
              ele.releasedate = new Date(ele.releasedate).formatDate("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
              ele.testdate = new Date(ele.testdate).formatDate("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
            });
            that.tableData.data = res.data;
          }
        });
      }
    },

    search () {
      this.getTableData();
    }
  },

  created () {
    this.getWpArray();
  },

  mounted () { },

  unmounted () { },
};
</script>

<style lang="less" scoped>
.draught-fan-list {
  width: 100%;
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;

  .btn-group-tabs {
    display: flex;
    flex-direction: row;

    .photovoltaic {
      margin-left: 1.481vh;
    }
  }

  .df-table {
    border: 0.093vh solid fade(@darkgray, 50%);
    position: relative;
    overflow: auto;
    flex-grow: 1;
    margin-top: 1.481vh;

    &:before {
      content: '';
      width: 0.37vh;
      height: 0.37vh;
      background: @write;
      position: absolute;
      left: 0.278vh;
      top: 0.278vh;
    }

    tbody {
      height: calc(100vh - 166px);
    }
  }
}
</style>